Aaron Wilson

Skeyeball Downlink

Y391 2001

Project: IF

Macro: SER->PAR

Date: 1/12/01

Date Last Modified: 12/3/01

9600

SR8CE

C

CE

CLR

Q[7:0]

SLI FD8CE

C

CE

CLR

D[7:0] Q[7:0]

CB4CLE

C

CE CEO

CLR

D0

D1

D2

D3

L

Q0

Q1

Q2

Q3

TC AND2

FD

C

D Q

FD

C

D Q XOR2

AND2B1

U8

ERES

R

S

P

Q

RESET

FD

C

D Q

CB8CLE

C

CE CEO

CLR

D[7:0]

L

Q[7:0]

TC

OPAD

BUF

BUF

OBUF

BUF

AND4B4

BUF

GND

VCC

BUF

BUF

BUF

BUF

H13

DATAMERGE

MERGE[7:0] MERGEOUT[15:0]

AND4

OR2

FD

C

D Q

FD

C

D Q

B[7:0]

IN[15:0]

D[7:0]

QLINK[7:0]

QCHECK[7:0]

RUN

BITCLK

350KHZ

GND

SIN SIN

SIN

STOP

RUN

VCC

TRANS

CLKBIT

BITCLK

GND

GND

GND

VCC

350KHZ

RESET

VCC

350KHZ

BITCLK

VCC

RESET

350KHZ

STOP STOP

GND

D0

D2

D5

D1

D3 D6

D4

D7

VCC

GND QCHECK4

TRANS

QCHECK1

LOAD2

QCHECK5

QCHECK2

LOAD2

QCHECK0

QCHECK1

QCHECK2

QCHECK3

QCHECK4

QCHECK5

QCHECK6

GND

350KHZ

QCHECK5