Aaron Wilson

Skeyeball Downlink

Y391 2001

Project: INJECT

Macro: inject1

Date: 5/17/01

Date Last Modified: 1/3/02

IBUF

IBUF

IPAD

IPAD

BUFG IPAD

IBUF

IPAD

U1

SYSCLOCK

CLK

NEWCLK

H_SYNCH

U3

SER->PAR

IN[15:0]

350KHZ

SIN

RESET

STOP

VCC

GND

OPAD

OBUF

OPAD

OPAD

H8

COUNTER2

B_0

B_1

B_2

B_3

S_BLANK

S_INJ

SYS_CLOCK

FLAG_PRECOUNT

FLAG_BETA

H9

COUNTER1

A0

A1

A2

A3

FLAG_H

L0

L1

L2

L3

S_BLANK

S_COUNT

S_PAUSE

S_WAIT

V_SYNC

FLAG_ALPHA

FLAG_LAMBDA

H10

DSHIFTER

DIN[15:0]

FLAG_PRE

S_BLANK

S_PAUSE

DOUT

H11

STATEGEN

FLAG_ALPHA

FLAG_BETA

FLAG_LAMBDA

H_SYNCH

V_SYNCH

FLAG_H

FLAG_V

STATE_BLANKING

STATE_COUNT

STATE_INJECT

STATE_PAUSE

STATE_WAIT

OBUF

OBUF OPAD OBUF OPAD OBUF

OPAD

OBUF

OPAD

OBUF

OPAD

OBUF

OPAD

OBUF

TRANS[15:0]

V_SYNC

H_SYNC

S_CLOCK

GND

ST_P

FL_P

ST_I

FL_H

GND

GND

VCC

VCC

ST_C

VCC

DATA_OUT

ST_B

SYS-CLK

SER_IN

ST_P

ST_B

FL_P

ST_B

ST_W

FL_H

FL_A

FL_B

FL_L

VCC

VCC

VCC

VCC

VCC

VCC

GND

FL_A

VCC

FL_L

FL_B

V_SYN

H_SYN

V_SYN

V_SYN

H_SYN

GND

CLK

CLK

CLK

CLK

CLK

ST_W

ST_P

ST_I

ST_C

ST_B

FL_V

CLK_OUT

FLPOUT

STBOUT

FLLOUT

STWOUT

STPOUT

STIOUT

STCOUT